From 041fdc1d08df3769f162473292ad96dd18aa88b2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Karl DeBisschop <kdebisschop@users.sourceforge.net>
Date: Wed, 29 Jan 2003 06:38:00 +0000
Subject: remove incorrect check_disk() declaration

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@268 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_mysql.c b/plugins/check_mysql.c
index 6d6f19a..f806a27 100644
--- a/plugins/check_mysql.c
+++ b/plugins/check_mysql.c
@@ -32,7 +32,6 @@ unsigned int db_port = MYSQL_PORT;
 
 int process_arguments (int, char **);
 int validate_arguments (void);
-int check_disk (int usp, int free_disk);
 void print_help (void);
 void print_usage (void);
 
-- 
cgit v0.10-9-g596f

