From 0db01536cb9cd5717ccbaca005fd9a6236dd7a6b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Subhendu Ghosh <sghosh@users.sourceforge.net>
Date: Tue, 18 Jun 2002 01:06:16 +0000
Subject:  updated to POSIX return codes

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@53 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/common.h.in b/plugins/common.h.in
index 9cb4bcb..7281702 100644
--- a/plugins/common.h.in
+++ b/plugins/common.h.in
@@ -102,8 +102,8 @@
 #define	STATE_CRITICAL 	2				/* service state return codes */
 #define STATE_WARNING 	1
 #define STATE_OK       	0
-#define STATE_UNKNOWN  	-1
-#define STATE_DEPENDENT	-2
+#define STATE_UNKNOWN  	3
+#define STATE_DEPENDENT	4
 
 #define DEFAULT_SOCKET_TIMEOUT	10	/* timeout after 10 seconds */
 
-- 
cgit v0.10-9-g596f

