From 20d0154211fa46028383ed3a88b558731313c389 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ton Voon <tonvoon@users.sourceforge.net>
Date: Wed, 14 Sep 2005 09:53:49 +0000
Subject: Fix to parsing of uptime (Ronald Tin - 1254656)

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@1218 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_load.c b/plugins/check_load.c
index 21627fe..191f6d3 100644
--- a/plugins/check_load.c
+++ b/plugins/check_load.c
@@ -137,7 +137,7 @@ main (int argc, char **argv)
 		printf (_("Could not open stderr for %s\n"), PATH_TO_UPTIME);
 	}
 	fgets (input_buffer, MAX_INPUT_BUFFER - 1, child_process);
-	sscanf (input_buffer, "%*[^l]load average: %f, %f, %f", &la1, &la5, &la15);
+	sscanf (input_buffer, "%*[^l]load average: %lf, %lf, %lf", &la1, &la5, &la15);
 
 	result = spclose (child_process);
 	if (result) {
-- 
cgit v0.10-9-g596f

