From 2654ee5023da500c227d7d8d1ac0f9c35ec8a29c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ton Voon <tonvoon@users.sourceforge.net>
Date: Sat, 29 Jul 2006 00:04:59 +0000
Subject: Remove reference to check_udp.c

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@1461 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/po/POTFILES.in b/po/POTFILES.in
index 76964a9..5a90074 100644
--- a/po/POTFILES.in
+++ b/po/POTFILES.in
@@ -27,7 +27,6 @@ plugins/check_ssh.c
 plugins/check_swap.c
 plugins/check_tcp.c
 plugins/check_time.c
-plugins/check_udp.c
 plugins/check_ups.c
 plugins/check_users.c
 plugins/check_ide_smart.c
-- 
cgit v0.10-9-g596f

