From 26af21dad2563fbdbd1de80d26dce6ec5bb43e3d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Karl DeBisschop <kdebisschop@users.sourceforge.net>
Date: Wed, 16 Oct 2002 04:57:34 +0000
Subject: timeout interval is extern

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@117 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/popen.h.in b/plugins/popen.h.in
index adae2ec..a1af4be 100644
--- a/plugins/popen.h.in
+++ b/plugins/popen.h.in
@@ -2,7 +2,7 @@ FILE *spopen (const char *);
 int spclose (FILE *);
 RETSIGTYPE popen_timeout_alarm_handler (int);
 
-int timeout_interval;
+extern int timeout_interval;
 pid_t *childpid;
 int *child_stderr_array;
 FILE *child_process;
-- 
cgit v0.10-9-g596f

