From 37ca7d095f0e138c5ca0b9f37429ee2ba8d5447a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ton Voon <tonvoon@users.sourceforge.net>
Date: Wed, 6 Jul 2005 22:21:34 +0000
Subject: Removed ",", causing problems with MacOSX compile

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@1201 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/configure.in b/configure.in
index b209d19..a7f7b0e 100644
--- a/configure.in
+++ b/configure.in
@@ -572,7 +572,7 @@ AC_TRY_COMPILE([#include <sys/time.h>],
                               AC_DEFINE(NEED_GETTIMEOFDAY,1,[Define if gettimeofday is needed])))
 
 dnl Checks for library functions.
-AC_CHECK_FUNCS(memmove select socket strdup strstr strtod strtol strtoul, floor)
+AC_CHECK_FUNCS(memmove select socket strdup strstr strtod strtol strtoul floor)
 
 AC_MSG_CHECKING(return type of socket size)
 AC_TRY_COMPILE([#include <stdlib.h>
-- 
cgit v0.10-9-g596f

