From 3b4d0bb2922bf26f43d1b0a9c20f46834dacc8d5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ton Voon <tonvoon@users.sourceforge.net>
Date: Mon, 25 Aug 2008 18:39:27 +0000
Subject: Fix HTTP::Daemon::VERSION to get a fixed header size for tests (Sven
 Nierlein)

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@2048 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/tests/check_http.t b/plugins/tests/check_http.t
index a4a45cb..d37856f 100755
--- a/plugins/tests/check_http.t
+++ b/plugins/tests/check_http.t
@@ -12,6 +12,9 @@ use HTTP::Daemon;
 use HTTP::Status;
 use HTTP::Response;
 
+# set a fixed version, so the header size doesn't vary
+$HTTP::Daemon::VERSION = "1.00";
+
 my $port = 50000 + int(rand(1000));
 
 my $pid = fork();
-- 
cgit v0.10-9-g596f

