From 48e9fa86473bd5e26c6420d0615d605d66e262e9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ton Voon <tonvoon@users.sourceforge.net>
Date: Thu, 30 Dec 2004 14:23:52 +0000
Subject: Note some syntax changes to check_disk

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@1071 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/CHANGES b/CHANGES
index 75a16ef..1cfd788 100644
--- a/CHANGES
+++ b/CHANGES
@@ -6,5 +6,5 @@ This file documents the major additions and syntax changes between releases.
 	Performance data added (not all plugins yet)
 	check_vsz and check_rss deprecated - functionality moved into check_procs
 	check_swap % thresholds changed to measure amount free, instead of amount used
-	check_disk syntax changes for -p
+	check_disk syntax changes for -p, -m/-M, defaults to MB instead of kB
 	check_procs -C expects no path for the command name
-- 
cgit v0.10-9-g596f

