From 4bea73077b3a601911ffb8338da8c35d00e2477a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Subhendu Ghosh <sghosh@users.sourceforge.net>
Date: Thu, 6 Jun 2002 04:16:56 +0000
Subject: corrected result codes - for sh; corrected substition for libexec -
 Tom Bertelson

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@47 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins-scripts/subst.in b/plugins-scripts/subst.in
index 9140157..5b70fbe 100644
--- a/plugins-scripts/subst.in
+++ b/plugins-scripts/subst.in
@@ -29,7 +29,7 @@ function led() {
 		return "\"" led3 "/libexec\" " ;
 	
 	}
-	return led1;
+	return "\"" led1 "\"" ;
 }
 
 BEGIN {
diff --git a/plugins-scripts/utils.sh.in b/plugins-scripts/utils.sh.in
index 1e835e6..51727b7 100644
--- a/plugins-scripts/utils.sh.in
+++ b/plugins-scripts/utils.sh.in
@@ -1,10 +1,10 @@
 #! /bin/sh
 
-STATE_DEPENDENT=-2
-STATE_UNKNOWN=-1
 STATE_OK=0
 STATE_WARNING=1
 STATE_CRITICAL=2
+STATE_UNKNOWN=3
+STATE_DEPENDENT=4
 
 if test -x /usr/bin/printf; then
 	ECHO=/usr/bin/printf
@@ -19,4 +19,5 @@ print_revision() {
 
 support() {
 	$ECHO "@SUPPORT@" | /bin/sed -e 's/\n/ /g'
-}
\ No newline at end of file
+}
+
-- 
cgit v0.10-9-g596f

