From 51b72e3e2b6bca8967c92a0301c501f419c21c0a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Harper Mann <harpermann@users.sourceforge.net>
Date: Thu, 20 Jan 2005 23:37:19 +0000
Subject: Added comment about check_http --pagesize and added max value to page
 size check

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@1088 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/CHANGES b/CHANGES
index 1cfd788..562d8cf 100644
--- a/CHANGES
+++ b/CHANGES
@@ -1,6 +1,7 @@
 This file documents the major additions and syntax changes between releases.
 
 1.4
+	check_http --min changed to --pagesize, added max so min:max in check
 	IPv6 support in check_ping, check_by_ssh, check_http, check_ldap, check_smtp, check_tcp
 	Internationalisation support
 	Performance data added (not all plugins yet)
-- 
cgit v0.10-9-g596f

