From 5316da0b8d35823ce52bed41487292bcfff1a0b2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Karl DeBisschop <kdebisschop@users.sourceforge.net>
Date: Sat, 28 Feb 2004 07:27:17 +0000
Subject: checks for warn in check_num() mistakenly referred to crit limits

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@830 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_snmp.c b/plugins/check_snmp.c
index b17a417..907c180 100644
--- a/plugins/check_snmp.c
+++ b/plugins/check_snmp.c
@@ -111,7 +111,7 @@ unsigned long upper_crit_lim[MAX_OIDS];
 unsigned long response_value[MAX_OIDS];
 int check_warning_value = FALSE;
 int check_critical_value = FALSE;
-int eval_method[MAX_OIDS];
+unsigned long eval_method[MAX_OIDS];
 char *delimiter;
 char *output_delim;
 char *miblist;
@@ -745,7 +745,7 @@ check_num (int i)
 	}
 
 	if (eval_method[i] & CRIT_GT && eval_method[i] & CRIT_LT &&
-			lower_warn_lim[i] > upper_warn_lim[i]) {
+			lower_crit_lim[i] > upper_crit_lim[i]) {
 		if (response_value[i] <= lower_crit_lim[i] &&
 				response_value[i] >= upper_crit_lim[i]) {
 			result = STATE_CRITICAL;
-- 
cgit v0.10-9-g596f

