From 57c4d460df5db703cbab9e07fd0c68110176e79f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Subhendu Ghosh <sghosh@users.sourceforge.net>
Date: Fri, 16 May 2003 17:33:37 +0000
Subject: bug fix

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@515 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins-scripts/check_ntp.pl b/plugins-scripts/check_ntp.pl
index 17730a5..10079b6 100755
--- a/plugins-scripts/check_ntp.pl
+++ b/plugins-scripts/check_ntp.pl
@@ -138,10 +138,13 @@ if ($ocrit < $owarn ) {
 	print_usage();
 	exit $ERRORS{"UNKNOWN"};
 }
-if ($opt_k < $opt_j) {
-	print "Critical jitter should be larger than warning jitter\n";
-	print_usage();
-	exit $ERRORS{'UNKNOWN'};
+
+if ($def_jitter) {
+	if ($opt_k < $opt_j) {
+		print "Critical jitter should be larger than warning jitter\n";
+		print_usage();
+		exit $ERRORS{'UNKNOWN'};
+	}
 }
 
 
-- 
cgit v0.10-9-g596f

