From 5f5bb8c472cf889a73e020b10b770e74dfb846e6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Karl DeBisschop <kdebisschop@users.sourceforge.net>
Date: Wed, 30 Oct 2002 18:45:05 +0000
Subject: forgot to remove call_getopt declaration

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@166 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_ssh.c b/plugins/check_ssh.c
index ed36dd4..4637bce 100644
--- a/plugins/check_ssh.c
+++ b/plugins/check_ssh.c
@@ -30,7 +30,6 @@ char *server_name = NULL;
 int verbose = FALSE;
 
 int process_arguments (int, char **);
-int call_getopt (int, char **);
 int validate_arguments (void);
 void print_help (void);
 void print_usage (void);
diff --git a/plugins/check_swap.c b/plugins/check_swap.c
index f9dba38..8e0a589 100644
--- a/plugins/check_swap.c
+++ b/plugins/check_swap.c
@@ -17,7 +17,6 @@
 #define PROGNAME "check_swap"
 
 int process_arguments (int argc, char **argv);
-int call_getopt (int argc, char **argv);
 int validate_arguments (void);
 void print_usage (void);
 void print_help (void);
-- 
cgit v0.10-9-g596f

