From 6121198deacaf3f7fa02c1662d8a63abba306822 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ton Voon <tonvoon@users.sourceforge.net>
Date: Thu, 18 Mar 2004 20:50:13 +0000
Subject: Typo in check_disk units (Matthew Kent - 909281)

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@853 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_disk.c b/plugins/check_disk.c
index cb5e49e..09c6b0a 100644
--- a/plugins/check_disk.c
+++ b/plugins/check_disk.c
@@ -373,7 +373,7 @@ process_arguments (int argc, char **argv)
 			mult = 1024 * 1024;
 			if (units)
 				free(units);
-			units = strdup ("kB");
+			units = strdup ("MB");
 			break;
 		case 'l':
 			show_local_fs = 1;			
-- 
cgit v0.10-9-g596f

