From 6989366b8d3ccd03b428610ca059f22be724f8be Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Thomas Guyot-Sionnest <dermoth@aei.ca>
Date: Wed, 13 Oct 2010 00:10:25 -0400
Subject: check_nt: make UPTIME accept warning/critical levels

Patch originally by Ryan Kelly

diff --git a/THANKS.in b/THANKS.in
index 6666de4..ac2b1c2 100644
--- a/THANKS.in
+++ b/THANKS.in
@@ -265,3 +265,4 @@ Dann Frazier
 Stephane Chazelas
 Craig Leres
 Brian Landers
+Ryan Kelly
diff --git a/plugins/check_nt.c b/plugins/check_nt.c
index 32d4ff6..60806bb 100644
--- a/plugins/check_nt.c
+++ b/plugins/check_nt.c
@@ -203,7 +203,12 @@ int main(int argc, char **argv){
 		uphours = (uptime % 86400) / 3600;
 		upminutes = ((uptime % 86400) % 3600) / 60;
 		asprintf(&output_message,_("System Uptime - %u day(s) %u hour(s) %u minute(s)"),updays,uphours, upminutes);
-		return_code=STATE_OK;
+		if (check_critical_value==TRUE && uptime <= critical_value)
+			return_code=STATE_CRITICAL;
+		else if (check_warning_value==TRUE && uptime <= warning_value)
+			return_code=STATE_WARNING;
+		else
+			return_code=STATE_OK;
 		break;
 
 	case CHECK_USEDDISKSPACE:
-- 
cgit v0.10-9-g596f

