From 6bae1121cd98a9b4082d46532c831cb5d624e55c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ton Voon <tonvoon@users.sourceforge.net>
Date: Wed, 24 Dec 2003 08:51:08 +0000
Subject: Fixed help doc on use of % (854817 - Gunnar Hellekson)

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@793 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_swap.c b/plugins/check_swap.c
index 6a578ab..ef12e79 100644
--- a/plugins/check_swap.c
+++ b/plugins/check_swap.c
@@ -401,11 +401,11 @@ print_help (void)
  -w, --warning=INTEGER\n\
    Exit with WARNING status if less than INTEGER bytes of swap space are free\n\
  -w, --warning=PERCENT%%\n\
-   Exit with WARNING status if less than PERCENT of swap space has been used\n\
+   Exit with WARNING status if less than PERCENT of swap space is free\n\
  -c, --critical=INTEGER\n\
    Exit with CRITICAL status if less than INTEGER bytes of swap space are free\n\
  -c, --critical=PERCENT%%\n\
-   Exit with CRITCAL status if less than PERCENT of swap space has been used\n\
+   Exit with CRITCAL status if less than PERCENT of swap space is free\n\
  -a, --allswaps\n\
     Conduct comparisons for all swap partitions, one by one\n"));
 
-- 
cgit v0.10-9-g596f

