From 7726dc6863d745360a78aa8095ef36b63cbc8016 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Karl DeBisschop <kdebisschop@users.sourceforge.net>
Date: Wed, 9 Apr 2003 03:44:29 +0000
Subject: rewrite #elif to be compatible with traditional C

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@482 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/common.h b/plugins/common.h
index af97952..280333e 100644
--- a/plugins/common.h
+++ b/plugins/common.h
@@ -78,10 +78,12 @@
 
 #if HAVE_LWRES_NETDB_H
 #include <lwres/netdb.h>
-#elif !HAVE_GETADDRINFO
-#include "getaddrinfo.h"
 #else
-#include <netdb.h>
+# if !HAVE_GETADDRINFO
+#  include "getaddrinfo.h"
+# else
+#  include <netdb.h>
+# endif
 #endif
 
 /*
-- 
cgit v0.10-9-g596f

