From 7856e1ba2b456c9896187230d1bd67a5fdab8942 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Thomas Guyot-Sionnest <dermoth@users.sourceforge.net>
Date: Mon, 2 Apr 2007 06:00:59 +0000
Subject: Seems like we don't get any jitter sometimes. While this needs to be
 fixed we should at least handle it gracefully.

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@1670 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_ntp.c b/plugins/check_ntp.c
index 9fbdedd..8b49928 100644
--- a/plugins/check_ntp.c
+++ b/plugins/check_ntp.c
@@ -595,7 +595,8 @@ double jitter_request(const char *host, int *status){
 				if(verbose) {
 					printf("parsing jitter from peer %.2x: ", peers[i].assoc);
 				}
-				startofvalue = strchr(req.data, '=') + 1;
+				startofvalue = strchr(req.data, '=');
+				if(startofvalue != NULL) startofvalue++;
 				if(startofvalue != NULL) {
 					jitter = strtod(startofvalue, &nptr);
 				}
-- 
cgit v0.10-9-g596f

