From 794d3418fa473a8af9fed1f07481476a07a265d3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Karl DeBisschop <kdebisschop@users.sourceforge.net>
Date: Wed, 30 Oct 2002 18:22:10 +0000
Subject: debian builds not actively maintained, so suppress error in setup
 script

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@164 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/tools/setup b/tools/setup
index 63da05d..b0de8f6 100755
--- a/tools/setup
+++ b/tools/setup
@@ -5,4 +5,6 @@ automake
 autoheader
 autoconf
 
-chmod +x debian/rules
\ No newline at end of file
+if [ -f debian/rules ] ; then
+  chmod +x debian/rules
+fi
-- 
cgit v0.10-9-g596f

