From 7d134133eb28389fb0684c276a255fc492b2598e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Thomas Guyot-Sionnest <dermoth@users.sourceforge.net>
Date: Thu, 4 Jan 2007 11:35:56 +0000
Subject: Fix bug #1592605: check_ping times out

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@1559 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_ping.c b/plugins/check_ping.c
index 9652ab7..eb3a6db 100644
--- a/plugins/check_ping.c
+++ b/plugins/check_ping.c
@@ -104,7 +104,7 @@ main (int argc, char **argv)
 	}
 
 	/* handle timeouts gracefully */
-	alarm (timeout_interval);
+	alarm (timeout_interval + 1);
 
 	for (i = 0 ; i < n_addresses ; i++) {
 		
-- 
cgit v0.10-9-g596f

