From 82cacea05586b63d3445473464bb45a9da22b89f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ton Voon <tonvoon@users.sourceforge.net>
Date: Thu, 11 Mar 2004 15:33:33 +0000
Subject: check_procs difference

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@846 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/CHANGES b/CHANGES
index 748dc1d..75a16ef 100644
--- a/CHANGES
+++ b/CHANGES
@@ -7,3 +7,4 @@ This file documents the major additions and syntax changes between releases.
 	check_vsz and check_rss deprecated - functionality moved into check_procs
 	check_swap % thresholds changed to measure amount free, instead of amount used
 	check_disk syntax changes for -p
+	check_procs -C expects no path for the command name
-- 
cgit v0.10-9-g596f

