From 831d03cd768cb4d1f96d3cabd6262a0a55f904e7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "Jeremy T. Bouse" <undrgrid@users.sourceforge.net>
Date: Wed, 12 Mar 2003 02:23:47 +0000
Subject: Code cleanup

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@402 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_tcp.c b/plugins/check_tcp.c
index 3461c33..158475e 100644
--- a/plugins/check_tcp.c
+++ b/plugins/check_tcp.c
@@ -228,7 +228,8 @@ main (int argc, char **argv)
 		{
 			if (PROTOCOL == UDP_PROTOCOL)
 				result = my_udp_connect (server_address, server_port, &sd);
-			else													/* default is TCP */
+			else
+				/* default is TCP */
 				result = my_tcp_connect (server_address, server_port, &sd);
 		}
 
-- 
cgit v0.10-9-g596f

