From 8572a59254e37a5aee4a113f8737553a511f15a5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Thomas Guyot-Sionnest <dermoth@users.sourceforge.net>
Date: Tue, 6 Feb 2007 23:30:54 +0000
Subject: Correct vim typo in comment block :P

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@1612 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_tcp.c b/plugins/check_tcp.c
index c8a2386..1c9a07b 100644
--- a/plugins/check_tcp.c
+++ b/plugins/check_tcp.c
@@ -361,7 +361,7 @@ main (int argc, char **argv)
 		printf (" [%s]", status);
 
 	/* perf-data doesn't apply when server doesn't talk properly,
-	 * so print all zeroes on warn and criti. Use fperfdata since
+	 * so print all zeroes on warn and crit. Use fperfdata since
 	 * localisation settings can make different outputs */
 	if(match == -2)
 		printf ("|%s",
-- 
cgit v0.10-9-g596f

