From 85ba43c6b5c6e3a1b9c8513f30f0d75e1ff749c6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Subhendu Ghosh <sghosh@users.sourceforge.net>
Date: Mon, 27 May 2002 02:10:07 +0000
Subject: checked in too quickly

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@39 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins-scripts/check_ntp.pl b/plugins-scripts/check_ntp.pl
index ddaa394..f864834 100755
--- a/plugins-scripts/check_ntp.pl
+++ b/plugins-scripts/check_ntp.pl
@@ -125,7 +125,7 @@ $SIG{'ALRM'} = sub {
 	print ("ERROR: No response from ntp server (alarm)\n");
 	exit $ERRORS{"UNKNOWN"};
 };
-#alarm($TIMEOUT);
+alarm($TIMEOUT);
 
 
 ###
-- 
cgit v0.10-9-g596f

