From 8ffb572a0491296a7ed3f0cbbf44da771a8e7eb5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Karl DeBisschop <kdebisschop@users.sourceforge.net>
Date: Tue, 29 Jul 2003 03:06:44 +0000
Subject: look for getloadavg.c in $topdir/lib, not $srcdir/lib

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@613 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/configure.in b/configure.in
index c462808..20f58fc 100644
--- a/configure.in
+++ b/configure.in
@@ -27,7 +27,7 @@ AC_MINIX
 AC_PROG_MAKE_SET
 AC_PROG_AWK
 
-AC_FUNC_GETLOADAVG($srcdir/lib)
+AC_FUNC_GETLOADAVG($topdir/lib)
 
 ifdef([AC_FUNC_STRTOD],[AC_FUNC_STRTOD],[AM_FUNC_STRTOD])
 dnl AM_WITH_REGEX
-- 
cgit v0.10-9-g596f

