From 90d58acf74c1ac6d3243081339be68e9dbb2381c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ton Voon <tonvoon@users.sourceforge.net>
Date: Sat, 22 Feb 2003 19:06:45 +0000
Subject: Solaris and Unixware labels round the wrong way for swap command

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@354 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/configure.in b/configure.in
index 7b3dd08..380307b 100644
--- a/configure.in
+++ b/configure.in
@@ -909,11 +909,11 @@ then
 	elif [swap -l 2>/dev/null | egrep -i "^swapfile +dev +swaplo +blocks +free" >/dev/null]
 	then
 		AC_DEFINE_UNQUOTED(SWAP_FORMAT,["%*s %*[[0-9,-]] %*d %d %d"],[Format string for parsing swap output])
-		echo "      using UnixWare format"
+		echo "      using Solaris format"
 	elif [swap -l 2>/dev/null | egrep -i "^path +dev +swaplo +blocks +free" >/dev/null]
 	then
 		AC_DEFINE_UNQUOTED(SWAP_FORMAT,["%*s %*[[0-9,-]] %*d %d %d"],[Format string for parsing swap output])
-		echo "      using Solaris format"
+		echo "      using Unixware format"
 	fi
 	EXTRAS="$EXTRAS check_swap"
 elif [swapinfo -k 2>&1 | egrep -i "^Device" >/dev/null]
-- 
cgit v0.10-9-g596f

