From 99af226d3d26c4b13d3f94458b269cdcaace7651 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ton Voon <tonvoon@users.sourceforge.net>
Date: Wed, 18 Aug 2004 19:51:35 +0000
Subject: Perfdata corrected (Garry Cook)

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@884 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins-scripts/check_ifstatus.pl b/plugins-scripts/check_ifstatus.pl
index 7452394..1a168bf 100755
--- a/plugins-scripts/check_ifstatus.pl
+++ b/plugins-scripts/check_ifstatus.pl
@@ -206,7 +206,7 @@ foreach $key (keys %ifStatus) {
 			$ifexclude,
 			$ifunused);
    }
-my $perfdata = sprintf("up:%d,down:%d,dormant:%d,excluded:%d,unused:%d",$ifup,$ifdown,$ifdormant,$ifexclude,$ifunused);
+my $perfdata = sprintf("up=%d,down=%d,dormant=%d,excluded=%d,unused=%d",$ifup,$ifdown,$ifdormant,$ifexclude,$ifunused);
 print ("$state: $answer |$perfdata\n");
 exit $ERRORS{$state};
 
-- 
cgit v0.10-9-g596f

