From aea655ca1436a3f6d5e2acb6b365c28dbaca62e6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Karl DeBisschop <kdebisschop@users.sourceforge.net>
Date: Sun, 10 Aug 2003 12:56:19 +0000
Subject: config.h is redundant (common.h includes it)

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@680 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/utils.c b/plugins/utils.c
index 5b97572..5c809ec 100644
--- a/plugins/utils.c
+++ b/plugins/utils.c
@@ -13,7 +13,6 @@
 
 #define LOCAL_TIMEOUT_ALARM_HANDLER
 
-#include "config.h"
 #include "common.h"
 #include "utils.h"
 #include <stdarg.h>
-- 
cgit v0.10-9-g596f

