From afca8db23ef32a662b861cae64a321e28592177f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "M. Sean Finney" <seanius@users.sourceforge.net>
Date: Mon, 11 Apr 2005 18:02:40 +0000
Subject: properly call close() on the ssh connection before exiting.

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@1160 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_ssh.c b/plugins/check_ssh.c
index 7b7bc8f..5617add 100644
--- a/plugins/check_ssh.c
+++ b/plugins/check_ssh.c
@@ -240,6 +240,7 @@ ssh_connect (char *haddr, int hport, char *remote_version)
 		printf
 			(_("SSH OK - %s (protocol %s)\n"),
 			 ssh_server, ssh_proto);
+		close(sd);
 		exit (STATE_OK);
 	}
 }
-- 
cgit v0.10-9-g596f

