From b24243c2d93511d57ad028b25389795a0094291a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Thomas Guyot-Sionnest <dermoth@users.sourceforge.net>
Date: Sat, 10 Nov 2007 17:37:11 +0000
Subject: Fix newly added stratum check (has to be decreased by one when using
 normal NTP packets versus control packets)

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@1822 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_ntp.c b/plugins/check_ntp.c
index df6e02f..2854161 100644
--- a/plugins/check_ntp.c
+++ b/plugins/check_ntp.c
@@ -487,7 +487,9 @@ double offset_request(const char *host, int *stratum, int *status){
 			avg_offset+=servers[best_index].offset[j];
 		}
 		avg_offset/=servers[best_index].num_responses;
-		*stratum = servers[best_index].stratum;
+		/* Stratum sent in normal packets is ingreased by 1 (i.e. stratum that
+		 * would be displayed if we were a server) so we decrease it */
+		*stratum = servers[best_index].stratum - 1;
 	}
 
 	/* cleanup */
-- 
cgit v0.10-9-g596f

