From b69a16dc7d56926c23627820ede9839f96575083 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Karl DeBisschop <kdebisschop@users.sourceforge.net>
Date: Thu, 16 Jan 2003 06:10:50 +0000
Subject: semicolon needed where praogname define was replced

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@245 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_hpjd.c b/plugins/check_hpjd.c
index a262fc2..ecc5651 100644
--- a/plugins/check_hpjd.c
+++ b/plugins/check_hpjd.c
@@ -65,7 +65,7 @@
 #include "popen.h"
 #include "utils.h"
 
-const char *progname = "check_hpjd"
+const char *progname = "check_hpjd";
 #define REVISION "$Revision$"
 #define COPYRIGHT "2000-2002"
 
-- 
cgit v0.10-9-g596f

