From b6a9796625c49c6bd73bd64066ae5276d74b1dfd Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Holger Weiss <hweiss@users.sourceforge.net>
Date: Thu, 22 Mar 2007 17:54:16 +0000
Subject: Increase MAX_INPUT_BUFFER from 1k to 8k in order to increase I/O
 performance (Stefan Meier)

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@1646 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/THANKS.in b/THANKS.in
index 03b248b..9b72b26 100644
--- a/THANKS.in
+++ b/THANKS.in
@@ -212,3 +212,4 @@ Ville Mattila
 Lars Stavholm
 Enrico Scholz
 Marlo Bell
+Stefan Meier
diff --git a/plugins/common.h b/plugins/common.h
index 6190a02..dd9a056 100644
--- a/plugins/common.h
+++ b/plugins/common.h
@@ -189,7 +189,7 @@ enum {
 
 enum {
 	DEFAULT_SOCKET_TIMEOUT = 10,	 /* timeout after 10 seconds */
-	MAX_INPUT_BUFFER = 1024,	     /* max size of most buffers we use */
+	MAX_INPUT_BUFFER = 8192,	     /* max size of most buffers we use */
 	MAX_HOST_ADDRESS_LENGTH = 256	 /* max size of a host address */
 };
 
-- 
cgit v0.10-9-g596f

