From bb9cc35fd60bb0d8fddc804bde015a634c9a2ff2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Matthias Eble <psychotrahe@users.sourceforge.net>
Date: Wed, 9 May 2007 09:16:33 +0000
Subject: small typo in --help

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@1709 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_ups.c b/plugins/check_ups.c
index 77897e8..0cd4c5a 100644
--- a/plugins/check_ups.c
+++ b/plugins/check_ups.c
@@ -619,7 +619,7 @@ print_help (void)
   printf (" %s\n", "-T, --temperature");
   printf ("    %s\n", _("Output of temperatures in Celsius"));
   printf (" %s\n", "-v, --variable=STRING");
-  printf ("    %s %s\n", _("Valid values for STRING are"), "LINE, TEMP, BATTPCT or LOADPCT,");
+  printf ("    %s %s\n", _("Valid values for STRING are"), "LINE, TEMP, BATTPCT or LOADPCT");
 
 	printf (_(UT_WARN_CRIT));
 
-- 
cgit v0.10-9-g596f

