From caaf4be9b6812f6b99b9773e9016619caa41dff4 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ton Voon <tonvoon@users.sourceforge.net>
Date: Thu, 12 Oct 2006 14:22:57 +0000
Subject: Removed extraneous comma in perf data output

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@1492 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_ntp.c b/plugins/check_ntp.c
index f9dc49a..29d2861 100644
--- a/plugins/check_ntp.c
+++ b/plugins/check_ntp.c
@@ -765,7 +765,7 @@ int main(int argc, char *argv[]){
 		}
 		printf("Offset %.10g secs|offset=%.10g", offset, offset);
 	}
-	if (do_jitter) printf(", jitter=%f", jitter);
+	if (do_jitter) printf(" jitter=%f", jitter);
 	printf("\n");
 
 	if(server_address!=NULL) free(server_address);
-- 
cgit v0.10-9-g596f

