From d714b3811dae812838c01b9b0bb1d766a62dcc2f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ton Voon <tonvoon@users.sourceforge.net>
Date: Tue, 4 Mar 2003 23:56:26 +0000
Subject: Make output message for CPU Load a bit nicer

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@364 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_nt.c b/plugins/check_nt.c
index b9aae1c..1c9dc0a 100644
--- a/plugins/check_nt.c
+++ b/plugins/check_nt.c
@@ -148,9 +148,9 @@ int main(int argc, char **argv){
 					else if(utilization >= lvalue_list[1+offset] && return_code<STATE_WARNING)
 						return_code=STATE_WARNING;
 
-					asprintf(&output_message," (%lu min. %lu%)",lvalue_list[0+offset], utilization);
+					asprintf(&output_message," %lu%% (%lu min average)", utilization, lvalue_list[0+offset]);
 					asprintf(&temp_string,"%s%s",temp_string,output_message);
-					offset+=3;	//move accross the array 
+					offset+=3;	//move across the array 
 				}		
 				if (strlen(temp_string)>10) {
 					// we had at least on loop
-- 
cgit v0.10-9-g596f

