From d7520c8d6f058dce6581382d56b480c73f8dddde Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benoit Mortier <opensides@users.sourceforge.net>
Date: Thu, 2 Dec 2004 14:35:04 +0000
Subject: return of process_arguments() is TRUE not OK !

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@977 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_http.c b/plugins/check_http.c
index f5a6c2b..e962e02 100644
--- a/plugins/check_http.c
+++ b/plugins/check_http.c
@@ -145,7 +145,7 @@ main (int argc, char **argv)
 	asprintf (&user_agent, "User-Agent: check_http/%s (nagios-plugins %s)",
 	          clean_revstring (revision), VERSION);
 
-	if (process_arguments (argc, argv) != OK)
+	if (process_arguments (argc, argv) != TRUE)
 		usage (_("check_http: could not parse arguments\n"));
 
 	if (strstr (timestamp, ":")) {
-- 
cgit v0.10-9-g596f

