From d77b785d2364d436ff66c379b3a7818a150bbcf6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Matthias Eble <psychotrahe@users.sourceforge.net>
Date: Sun, 15 Jul 2007 15:21:51 +0000
Subject: Make ps column count in zombie detection less restrictive. Thanks to
 Andrew Elwell (#1280470)

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@1758 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/THANKS.in b/THANKS.in
index c788bac..3644fe1 100644
--- a/THANKS.in
+++ b/THANKS.in
@@ -222,3 +222,4 @@ Ask Bjoern Hansen
 Daniel Bimschas
 Aurelien Bompard
 Christoph Schell
+Andrew Elwell
diff --git a/plugins/check_procs.c b/plugins/check_procs.c
index 2e28328..f5dc45d 100644
--- a/plugins/check_procs.c
+++ b/plugins/check_procs.c
@@ -185,7 +185,7 @@ main (int argc, char **argv)
 		cols = sscanf (input_line, PS_FORMAT, PS_VARLIST);
 
 		/* Zombie processes do not give a procprog command */
-		if ( cols == (expected_cols - 1) && strstr(procstat, zombie) ) {
+		if ( cols < expected_cols && strstr(procstat, zombie) ) {
 			cols = expected_cols;
 		}
 		if ( cols >= expected_cols ) {
-- 
cgit v0.10-9-g596f

