From dbe8fb585697e3a7c073cef083ff2fb027b76968 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ton Voon <tonvoon@users.sourceforge.net>
Date: Tue, 7 Sep 2004 20:27:36 +0000
Subject: Clarity based on comments by Ben Clewett

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@894 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/doc/developer-guidelines.sgml b/doc/developer-guidelines.sgml
index a3813bb..558bdf2 100644
--- a/doc/developer-guidelines.sgml
+++ b/doc/developer-guidelines.sgml
@@ -268,7 +268,7 @@
 	
 		<para>Notes:</para>
 		<orderedlist>
-		<listitem><para>start &gt; end></para>
+		<listitem><para>start &gt; end</para>
 			</listitem>
 		<listitem><para>start and ":" is not required if start=0</para>
 			</listitem>
@@ -327,7 +327,7 @@
 			same UOM</para>
 			</listitem>
 		<listitem><para>warn and crit are in the range format (see 
-			<xref linkend="thresholdformat">)</para>
+			<xref linkend="thresholdformat">). Must be the same UOM</para>
 			</listitem>
 		<listitem><para>UOM (unit of measurement) is one of:</para>
 			<orderedlist>
-- 
cgit v0.10-9-g596f

