From e01c91d3a039038c7f6be5a323fadf2b595f1409 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Subhendu Ghosh <sghosh@users.sourceforge.net>
Date: Wed, 16 Apr 2003 15:06:31 +0000
Subject: reset to old behavior of not checking stream by default

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@493 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_real.c b/plugins/check_real.c
index 6b484ea..272aab6 100644
--- a/plugins/check_real.c
+++ b/plugins/check_real.c
@@ -63,7 +63,7 @@ void print_usage (void);
 int server_port = PORT;
 char *server_address = "";
 char *host_name = "";
-char *server_url = "/";
+char *server_url = NULL;
 char *server_expect = EXPECT;
 int warning_time = 0;
 int check_warning_time = FALSE;
@@ -162,7 +162,7 @@ main (int argc, char **argv)
 	}
 
 	/* Part II - Check stream exists and is ok */
-	if (result == STATE_OK) {
+	if ((result == STATE_OK )&& (server_url != NULL) ) {
 
 		/* Part I - Server Check */
 
-- 
cgit v0.10-9-g596f

