From e2e676c45fd1d65153669eddb50e9384d00670cd Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ton Voon <tonvoon@users.sourceforge.net>
Date: Wed, 29 Jan 2003 05:27:20 +0000
Subject: Exit code added (604837 - Lachlan Cameron-Smith)

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@264 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/contrib/check_dns_random.pl b/contrib/check_dns_random.pl
index 787d464..4bed412 100644
--- a/contrib/check_dns_random.pl
+++ b/contrib/check_dns_random.pl
@@ -55,9 +55,8 @@ $wc =~ s/domains//g;
 $x = rand $wc;
 ($z,$y) = split(/\./,$x);
 
-print `$check $data[$z] $host`;
-
-
+system($check, $data[$z], $host);
+exit ($? / 256);
 
 sub usage
 {
-- 
cgit v0.10-9-g596f

