From f2c630602a57e430c14fdb1bd950ad87cb3c665c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Karl DeBisschop <kdebisschop@users.sourceforge.net>
Date: Mon, 7 Apr 2003 11:39:04 +0000
Subject: ste timeout one second greater than critical time

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@471 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_http.c b/plugins/check_http.c
index 4734d75..31d8646 100644
--- a/plugins/check_http.c
+++ b/plugins/check_http.c
@@ -486,6 +486,9 @@ process_arguments (int argc, char **argv)
 			asprintf (&server_address, "%s", host_name);
 	}
 
+	if (check_critical_time && critical_time>(double)socket_timeout)
+		socket_timeout = (int)critical_time + 1;
+
 	return TRUE;
 }
 
-- 
cgit v0.10-9-g596f

