From f8d47eb2da6167836f0fb6ed58e605530f95e0ca Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Karl DeBisschop <kdebisschop@users.sourceforge.net>
Date: Mon, 17 Feb 2003 22:01:03 +0000
Subject: typo in testing uname output

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@332 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/configure.in b/configure.in
index 2dde86e..c9a9615 100644
--- a/configure.in
+++ b/configure.in
@@ -67,10 +67,10 @@ dnl PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/etc:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$
 
 LDFLAGS="$LDFLAGS -L."
 
-$ac_cv_uname_m=`uname -m`
-$ac_cv_uname_s=`uname -s`
-$ac_cv_uname_r=`uname -r`
-$ac_cv_uname_v=`uname -v`
+ac_cv_uname_m=`uname -m`
+ac_cv_uname_s=`uname -s`
+ac_cv_uname_r=`uname -r`
+ac_cv_uname_v=`uname -v`
 
 dnl Checks for programs.
 AC_PATH_PROG(PYTHON,python)
-- 
cgit v0.10-9-g596f

