From fd947321a36066417d400dbf169d560746a1c9b8 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Subhendu Ghosh <sghosh@users.sourceforge.net>
Date: Wed, 25 May 2005 17:42:35 +0000
Subject:  64bit sys support - 1185713

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@1183 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/plugins/check_time.c b/plugins/check_time.c
index efca91b..ff94d9b 100644
--- a/plugins/check_time.c
+++ b/plugins/check_time.c
@@ -33,7 +33,7 @@ enum {
 
 #define	UNIX_EPOCH 2208988800UL
 
-unsigned long server_time, raw_server_time;
+uint32_t server_time, raw_server_time;
 time_t diff_time;
 int warning_time = 0;
 int check_warning_time = FALSE;
-- 
cgit v0.10-9-g596f

